% -*- LaTeX -*-
% run this through LaTeX

% SEK - this is a PP document, designed to be easy to convert to 
% an ISODE Manual Section if we want to

\input lcustom

\documentstyle[11pt,sfwmac,tgrind,twoside,a4]{report}

\makeindex

\input{dist-params}

\newcount\volnum
\volnum=3

\pagenumbering{roman}

\begin{document}

\title{{\Huge\bf PP}\vskip 1.5em
	\LARGE\sl Volume 3: Users Guide}
\author{Pete Cowen \\
X-Tel Services Ltd \and Julian Onions \\ X-Tel Services Ltd}


\date{\ifdraft \versiondate/\\ \tt Draft Version \versiontag/
	\else \today\\
	(Version \ppversion/)\fi}

\maketitle
\newpage

\thispagestyle{empty}
\setcounter{page}{0}
\mbox{}
\newpage

\tableofcontents

%\listoftables

\listoffigures

% \include{preface}

\newpage
\ifodd\value{page} \else
    \mbox{}
    \newpage
\fi
\pagenumbering{arabic}

% \part	{Introduction}
% \include{introduction}

% \part	{Using PP}
\include{intro}
\include{local}
\include{lists}
\include{utility}

% \bibliography{bcustom,sfwdoc,networking}
% \bibliographystyle{alpha}

\input volume3.ind

\clearpage
\ifodd\value{page} \else
    \mbox{}
    \newpage
\fi

%\typeout{you can usually ignore the message about Label(s) may have changed}

\end{document}
